Copyright: Copyright © 2002 Autodesk, Inc. [v.e18.1.01] drv_CCP.HLP   Friday, March 14, 2003 15:12:03


Controlador de trazador CalComp de AutoCAD [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Presentación general

Este controlador externo al sistema admite el lenguaje de impresión CalComp 907/PCI/CCGL sólo en modo vector. No admite objetos de trama. Se pueden modificar los parámetros de conexión, controlar la combinación de colores y el lenguaje de control de dispositivos CalComp (CDCL) mediante el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas del controlador.

Nota: Todas las referencias a AutoCAD, a menos que se especifique lo contrario, hacen referencia a todos los productos basados en AutoCAD.

Temas de esta sección:

Familias de trazadores admitidos

Configuración de trazadores

Definición de propiedades personalizadas

Corte del trazado


Familias de trazadores admitidos  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Familias de trazadores admitidos

El controlador de trazador CalComp admite cinco familias de trazadores CalComp, Drawing Master, Electrostatic, Solus LED, TechJet Inkjet y trazadores de plumillas. Muchos trazadores incluyen puertos en serie y paralelo. Para obtener un trazado más rápido, utilice el puerto paralelo.

Temas de esta sección:

DrawingMaster

Electrostatic

Trazadores Solus LED

Trazadores TechJet Inkjet

Trazadores de plumillas


DrawingMaster  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Familias de trazadores admitidos

  DrawingMaster

Los trazadores DrawingMaster utilizan tecnología de visualización directa (térmica) para producir trazados monocromos. Los trazadores DrawingMaster incluyen puertos en serie y paralelo. Entre las resoluciones se incluyen 200, 300 y 400 puntos por pulgada (ppp). Los trazadores DrawingMaster pueden producir longitudes de trazado iguales a la longitud del rollo.

Modelos admitidos

Número de modelo y nombre	Anchura	Resolución
53436 DrawingMaster DM800	36"	400 PPP
53336 DrawingMaster DM600	36"	300 PPP
52436 DrawingMaster Plus	36"	400 PPP
52424 DrawingMaster Plus	24"	400 PPP
52236 DrawingMaster Plus	36"	200 PPP
52224 DrawingMaster Plus	36"	200 PPP


Electrostatic  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Familias de trazadores admitidos

  Electrostatic

Los trazadores Electrostatic utilizan papel estucado dieléctrico que se carga para atraer partículas de tóner que producen el trazado. Los modelos monocromos y en color están disponibles con anchuras de entre 24 y 44 pulgadas. La longitud de trazado producida por los trazadores Electrostatic varía de 3,6 m a 7,5 m, dependiendo del modelo. Todos ellos incluyen puertos en serie y paralelo. Su resolución es de 400 ppp.

Autodesk no realizará más pruebas con los siguientes trazadores Electrostatic ni resolverá ningún problema relacionado con ellos. Los controladores de dispositivo siguen estando disponibles, pero no se admiten en esta versión.

Modelo	Anchura
68444 Color	44"
68436 Color	36"
58444 Color	44"
58436 Color	36"
58424 Color	24"
57444 Monocromo	44"
57436 Monocromo	36"
57424 Monocromo	24"


Trazadores Solus LED  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Familias de trazadores admitidos

  Trazadores Solus LED

Los trazadores Solus LED utilizan diodos electroluminiscentes para crear una carga en el tambor que atrae las partículas de tóner que producen los trazos monocromos en papel normal. Estos trazadores funcionan de forma similar a las impresoras láser de escritorio. Hay disponibles dos modelos. Ambos modelos poseen una resolución de 400 ppp y dos rollos de papel de distintos tamaños y de distinto tipo de papel. El trazador puede seleccionar el rollo de papel de forma automática, o bien utilizar un rollo específico indicado por el usuario. Además, en el modelo 54436 se pueden utilizar hojas sueltas. Ambos modelos incluyen puertos en serie y paralelo.

Modelos admitidos

Modelo	Anchura
54436	36"
54424	24"


Trazadores TechJet Inkjet  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Familias de trazadores admitidos

  Trazadores TechJet Inkjet

Los trazadores TechJet fueron fabricados con la tecnología de burbuja de tinta (bubble jet) de Canon. Todos, excepto los trazadores de la serie 720 se consideran trazadores de modo dual, es decir, permiten utilizar rollos u hojas sueltas. Los trazadores de inyección de tinta pueden ser monocromos y a color. Todos ellos utilizan una resolución de 360 ppp.

Autodesk no realizará más pruebas con los siguientes trazadores TechJet ni resolverá ningún problema relacionado con ellos. Los controladores de dispositivo siguen estando disponibles, pero no se admiten en esta versión.

Modelo	Anchura
5536 TechJet Color	36"
5524 TechJet Color	24"
5336i TechJet 175i Max Ink	36"
5336GT TechJet Color	36"
5324GT TechJet Color	24"
5336 TechJet Color	36"
5324 TechJet Color	24"
5636 TechJet 720c	36"
5624 TechJet 720c	24"
5436 TechJet 720	36"
5424 TechJet 720	24"


Trazadores de plumillas [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Familias de trazadores admitidos

  Trazadores de plumillas

Autodesk no realizará más pruebas con los siguientes trazadores Calcomp ni resolverá ningún problema relacionado con ellos. Los controladores de dispositivo siguen estando disponibles, pero no se admiten en esta versión.

Modelo	Anchura
3024 DesignMate	24"
3036 DesignMate	36"
4036 PaceSetter Classic	36"
2036 PaceSetter	36"
2024 PaceSetter	24"
1023 Artisan	24"
1025 Artisan	36
1026 Artisan	36"


Configuración de trazadores  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Configuración de trazadores

En las siguientes secciones se incluye información que le ayudarán a configurar el trazador. Los parámetros del trazador deben coincidir con los parámetros de configuración del trazador.

Temas de esta sección:

Configuración de DrawingMaster y Electrostatic

Cableado del puerto serie de DrawingMaster RS232

Configuración de Pacesetter


Configuración de DrawingMaster y Electrostatic  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Configuración de trazadores

  Configuración de DrawingMaster y Electrostatic

Para configurar trazadores DrawingMaster y Electrostatic, es necesario tener una terminal RS-232. Configure la terminal para 19.200 baudios, 8 bits de datos y 1 bit de parada sin paridad. Con una terminal RS-232 se puede configurar el trazador para AutoCAD tanto con conexiones en serie como en paralelo. En general, una conexión en paralelo se imprime con mayor rapidez. Utilice el cable paralelo estándar de Centronics.

Configuración del puerto paralelo de DrawingMaster y Electrostatic

Variable	Parámetro
Volcado de monitor de entrada	NO
Tipo de I/F	CET
Imprimir	N
Tiempo de espera de inactividad (seg.)	90
Acción en tiempo de espera	FORCE
Lenguaje del comando de impresión	907
Pasos por pulgada	400
Carácter de comienzo del código SYNC	$16
Número de códigos SYNC	2
Carácter de fin de registro	$0D
Activar checksum	Y
Configuración del puerto serie de DrawingMaster y Electrostatic

Variable	Parámetro
Volcado de monitor de entrada	NO
Velocidad de transmisión	9600
Protocolo	7,E,1
(bits, paridad, bits de parada)
Protocolo CDCL de principal a trazador	Xact./Xdesact.
Protocolo CDCL de trazador a principal	Xact./Xdesact.
Tiempo de espera de inactividad (seg.)	90
Acción en tiempo de espera	FORCE
Lenguaje del comando de impresión	907
Pasos por pulgada	400
Carácter de comienzo del código SYNC	$16
Número de códigos SYNC	2
Carácter de fin de registro	$0D
Activar checksum	Y
Los trazadores DrawingMaster y Electrostatic se comunican con AutoCAD a 9600 baudios, 7 bits de datos, 1 bit de parada y paridad par, cuando se utiliza una conexión en serie RS232.


Cableado del puerto serie de DrawingMaster RS232 [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Configuración de trazadores

  Cableado del puerto serie de DrawingMaster RS232

Para conectar un trazador CalComp DrawingMaster, utilice el cable directo RS-232:

En el trazador	En el ordenador
1	1
2	2
3	3
...	...
25	25


Configuración de Pacesetter [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Configuración de trazadores

  Configuración de Pacesetter

Para conectar el trazador Pacesetter, utilice un puerto paralelo Centronics o un cable directo RS-232 y la siguiente configuración. Consulte la documentación de Pacesetter para obtener más información acerca de cómo cambiar o inspeccionar la configuración del trazador.

Variable	establecer
Modo de trazado	Impresión final
Velocidad	350 mmps 13 pps
Aceleración	0,7g
Orientación	Auto
Escala	[1/1]
Agrupamiento de plumillas	Desactivada
Límites del trazado	Normal
Administrador del trazador	Distintos de
Tipo de puerto	RS-232C
Protocolo	PCI
Velocidad de transmisión	9600
Nº de bits, paridad	7, par
Establecimiento de comunicación (handshake)	Xact./Xdesact.
Sync nº EOM CHK	A : 22 2 13 ON
Temporizador EOP	30 segundos
Idioma	Inglés
Trazador interno	Des
Desactivar datos del trazador	Distintos de
Guardar como usuario	Sí
Para el resto de los trazadores de plumillas, defina el controlador del trazador a 9600 baudios, paridad par, 7 bits de datos, un bit de parada, sin sincronización por hardware y checksum activado. Defina el carácter de fin de mensaje con 13 decimales, sincronización doble activada con 22 decimales.


Configuración de propiedades personalizadas [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Configuración de propiedades personalizadas

Las propiedades personalizadas pueden definirse mediante el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas. El cuadro de diálogo está dividido en las siguientes secciones: Conexión, Control de combinación de colores de trazado y Lenguaje de control de dispositivos CalComp.

Temas de esta sección:

Conexiones

Control de combinación de colores de trazado

Lenguaje de control de dispositivos CalComp


Conexiones  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Configuración de propiedades personalizadas

  Conexiones

CalComp guarda los datos de trazado como registros. Cada registro comienza con uno dos caracteres específicos denominados códigos SYNC y cada registro termina con un carácter específico denominado código EOB/EOM. Para validar el registro de trazado, utilice un carácter de suma de control (checksum). Es necesario definir el trazador para que reciba códigos SYNC, códigos EOB/EOM y la suma de control para los datos de trazado. Si la configuración del trazador no coincide con la del controlador, el controlador ignora el trazado. Si se utilizan los comandos del Lenguaje de control de dispositivos CalComp, este controlador configura el trazador de forma automática.

Campos de Conexión

Campo diálogo	Descripción
Número de códigos SYNC	Define el número de códigos SYNC.
Código SYNC	Precede cada uno de los registros de trazado de CalComp. El código puede contener un valor entre 2 y 127, ambos inclusive. Estos códigos están directamente relacionados con un carácter ASCII. Si no utiliza CDCL, los parámetros del código SYNC del trazador deben coincidir con los códigos SYNC del controlador.
Código EOB/EOM	Cada registro de trazado CalComp finaliza con un código End of Buffer (EOB) o End of Message (EOM). Los códigos están directamente relacionados con un carácter ASCII y pueden tener un valor entre 2 y 31, inclusive.
Tiempo de espera	Determina el tiempo que esperará el trazador a los datos. Si los datos de trazado enviados al trazador se detienen, el trazador esperará durante el tiempo de espera definido en este campo. Después de este período de tiempo, finaliza el trazado y obliga a imprimir lo recibido.
Activar checksum	Para comprobar un registro de trazado se puede añadir un carácter de suma de control (checksum) delante del código EOB/EOM. El controlador del trazador calcula el carácter y el trazador lo utiliza para validar el registro de trazado. Mediante el protocolo en serie Xact./Xdesact. o el protocolo en paralelo de Centronics, el trazador puede detectar un error de suma de control pero no puede superarlo. En estos dos modos de conexión física, la suma de control no tiene ningún valor.
Añadir caracteres de relleno	Añade caracteres de relleno al registro de trazado en caso de que el trazador se encuentre con un error de desbordamiento del búfer.


Control de combinación de colores de trazado [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Configuración de propiedades personalizadas

  Control de combinación de colores de trazado

Esta sección sólo corresponde a los trazadores de trama. Determina el comportamiento del trazador ante las líneas solapadas. Cuando se combinan dos líneas de colores distintos se crea un tercer color. Por ejemplo, al combinar una línea magenta con una línea amarilla produce el color rojo en el punto de intersección de las líneas. Los colores se superponen, es decir, la última línea recibida cubre cualquier línea con la que se cruza.

Seleccione su opción de Control de combinación en Gráficos en la ficha Parámetros de dispositivos y documentos del Editor de parámetros de un trazador PC3.


Lenguaje de control de dispositivos CalComp [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Configuración de propiedades personalizadas

  Lenguaje de control de dispositivos CalComp

El lenguaje de control de dispositivos de CalComp (CDCL) es un añadido de lenguaje de texto a la parte delantera o a la parte posterior de un archivo de impresión. Se puede utilizar CDCL para cambiar los parámetros de funcionamiento del trazador

Parámetros de calidad de trazado

Para cambiar los parámetros de calidad de trazado, seleccione un parámetro en el cuadro combinado Calidad de trazado.

Trazador	Utilice el valor seleccionado en el trazador.
Borrador	Trazado bidireccional de una pasada.
Normal	Trazado unidireccional de una pasada.
Mejorada	Trazado unidireccional de dos o tres pasadas. Cada banda, anchura de cabezal de InkJet para entintado, requiere dos pasadas del cabezal para imprimir la banda. La velocidad de impresión es similar al modo Normal, pero el tiempo de impresión es el doble.
Mejorada rápida	Trazado bidireccional de tres pasadas.
Gráficos	Trazado unidireccional, patrón aleatorio, de cuatro o cinco pasadas. Este modo reduce el efecto de banda y produce la mejor calidad de trazado en las imágenes de alta densidad, como los elementos gráficos, rellenos, tramados, etc.
Rápida para gráficos	Trazado bidireccional, patrón aleatorio, de cuatro o cinco pasadas. La calidad no es tan buena como con Gráficos, pero este modo ofrece un buen equilibrio entre calidad y velocidad de trazado.
Alta resolución mono	Trazado unidireccional, doble resolución, de dos pasadas.
Ahorro de tinta	Trazado unidireccional, 25% de los puntos, de una pasada. Reduce el consumo de tinta en un 75% con la misma velocidad de impresión que en modo Normal. Ahorro de tinta se usa en impresiones rápidas o de vista preliminar para comprobar el tamaño y presentación con consumo reducido de tinta.
Rápido	Resolución media en la dirección de alimentación del soporte.
Borrador	Resolución media en la dirección de alimentación del soporte.
Normal	Resolución normal en la dirección de alimentación del soporte.
Calid.	Resolución doble en la dirección de alimentación del soporte.
Dual	Modo color rojo/negro (requiere soporte especial).
Color_Sep	Modo de separación de colores.
Modos de 5600 TechJet Color 720c:	Trazador, Borrador, Normal, Mejorada (requiere cabezal de color).
Modos de 5600 TechJet Gris 720c:	Trazador, Borrador, Normal, Mejorada, Alta resolución mono (requiere cabezal mono).
Modos 5500 TechJet:	Trazador, Borrador, Calidad, Mejorada, Mejorada rápida, Gráficos, Rápida para gráficos, Alta resolución mono (1, 3 y 5 pasadas).
Modos de 5400 TechJet Designer 720	Trazador, Borrador, Normal, Mejorada, Alta resolución mono.
Modos de 5300 TechJet:	Trazador, Borrador, Calidad, Mejorada, Gráficos, Rápida para gráficos, Alta resolución mono, Ahorro de tinta (1, 2 y 4 pasadas).
Modos de Solus	Trazador
Modos de 53000 DrawingMaster	Trazador, Borrador, Norm, Calid. (resolución).
Modos de 52000 DrawingMaster Plus	Trazador, Borrador, Norm, Calid. (resolución).
Modos de 68000 Electrostatic	Trazador, Borrador, Mono, Color_Sep (resolución).
Modos de 58000 Electrostatic	Trazador
Modos de Trazador de plumillas	Trazador
Inicio CDCL y Fin CDCL

Inicio CDCL y Fin CDCL tienen una doble finalidad. Para introducir varios comandos CDCL es necesario repararlos con punto y coma (;). Se puede utilizar cualquiera de los comandos CDCL incluidos en la documentación del Lenguaje de control de dispositivos CalComp de cada trazador CalComp. Para introducir un archivo CDCL en el archivo de trazado, especifique la ruta y nombre de archivo precedidos por el símbolo menor que (<). Puede combinar varios comandos CDCL mediante el uso de un archivo CDCL.

Ejemplo 1: varios comandos CDCL

NOMBRE_USUARIO(Juan Sancho);NOMBRE_TRABAJO(K-Mart);GIRAR(90)

Ejemplo 2: Archivos CDCL

<C:\Temp\CDCLFile1.cdl

Ejemplo 3: Combinación de varios comandos CDCL con un archivo CDCL

NOMBRE_USUARIO(José Blanco);<C:\Temp\CDCLFile2.cdl;NOMBRE_TRABAJO(K-Mart 12)


Corte del trazado  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Corte del trazado

Los trazadores CalComp controlan sus cortadores de distintas maneras. Este controlador no emite un comando de cortado al trazador, por tanto es preciso configurar el trazador para que realice el corte del trazado.

La versión de 36 pulgadas del trazador Solus LED incluye un alimentador de hojas (Solus Modelo 54436 Cut Sheet Feeder). Para utilizar este tipo de entrada, configure el trazador para el alimentador de hojas. Este controlador no puede ejecutar un comando que fuerce al trazador Solus a utilizar el alimentador de hojas.


Plumillas virtuales en el controlador CalComp  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Plumillas virtuales

Si se utilizaron plumillas virtuales con un trazador CalComp en la versión 14, sólo se definió "Plumillas" en el archivo CDCL. Con AutoCAD 2000, es necesario definir "Colores" ya que éstos se utilizan para rellenos de áreas como texto de mayor grosor True Type y polilíneas. Algunos dispositivos CalComp permiten definir tanto Colores como Plumillas en CDCL. Estos son: TechJet Color GT y GT/PS, TechJet Designer, la serie 68000 de EPPs, serie DrawingMaster, Solus 4 y Econografix. Otros trazadores CalComp sólo permiten definir Colores en el panel de control del trazador. Estos son: EconoPro, TechJet Designer 720 y TechJet color. Si posee uno de estos trazadores, no intente definir Colores en el software, porque el trazador ignorará las definiciones.

Un documento de Microsoft(R) Word, CalComp_Virtual_Pens.doc, ubicado en el directorio del controlador en el que está instalado el controlador HDI de CalComp, explica cómo definir Colores en el software mediante CDCL. A continuación se incluye un breve resumen del documento.

Es necesario crear un color (RGB_COLOR) para cada plumilla definida. Primero defina el color y, a continuación, una plumilla (COLOR_PEN) a la que se ha asignado el color que se acaba de definir.

   RGB_COLOR(color#, R, G, B)

        color#      same as physical pen number

        R           Red value 0-100 percent saturation

        G           Green value 0-100 percent saturation

        B           Blue value 0-100 percent saturation

   COLOR_PEN(pen#, width, color#, line type)

        pen#        virtual pen number used by AutoCAD

        width       width of pen in plotter units (pixels)

                    for example, for a 400 DPI raster plotter

                    a 2mm line is 31 plotter units

                    (2/25.4)*400 = 31

        color#      color number to map to, as defined above

        line type   MAJOR, FLAT, ROUNDED or SQUARE

The following is an example CDCL file.

    &&&&CALCOMP DEVICE CONTROL

    * Universal PIN number

    USER_PIN(8378)

    * Color 1 is RED

    RGB_COLOR(1, 100, 0, 0)

    * Pen 1 is mapped to color 1, 4 pixels wide, rounded end

    COLOR_PEN(1, 4, 1, ROUNDED)

    * Color 2 is Yellow

    RGB_COLOR(2, 100, 100, 0)

    * Pen 2 is mapped to color 2, 31 pixels wide, major end

    COLOR_PEN(2, 31, 2, MAJOR)

    * Color 3 is a 25% gray

    RGB_COLOR(3, 25, 25, 25)

    * Pen 3 is mapped to color 3, 10 pixels wide, flag end

    COLOR_PEN(3, 10, 3, FLAT)

    ^^^^END OF FILE

Hay disponibles otras posibilidades. Consulte el manual de CalComp CDCL.


Sugerencias  [CCP - Controlador CalComp]
Controlador de trazador CalComp de AutoCAD

 Sugerencias

Este controlador CalComp utiliza el lenguaje vectorial de CalComp 907 y no admite la salida de trama. Si requiere la salida de trama y posee un trazador CalComp que admite archivos CALS, utilice el controlador con formato de archivo de trama para imprimir en un archivo CALS dimensional y después copiarlo en su trazador. Para obtener más información sobre la configuración de plumillas virtuales, véase Plumillas virtuales


Cada registro de trazado de CalComp va precedido de un código Sync. El código puede contener un valor entre 2 y 127, ambos inclusive. Estos códigos están directamente relacionados con un carácter ASCII.


Cada registro de trazado CalComp comienza con uno o dos códigos Sync.


Cada registro de trazado CalComp finaliza con un código End of Buffer (EOB) o End of Message (EOB). El código puede contener un valor entre 2 y 31, ambos inclusive. Estos códigos están directamente relacionados con un carácter ASCII.


Para comprobar un registro de trazado se puede añadir un carácter de suma de control (checksum) delante del código EOB/EOM. El controlador del trazador calcula este carácter. El controlador lo utiliza para validar el registro de trazado. Mediante el protocolo en serie Xact./Xdesact. o el protocolo en paralelo de Centronics, el trazador puede detectar un error de suma de control pero no puede superarlo. En estos dos modos de conexión física, la suma de control no tiene ningún valor.


Los controladores de trama CalComp deben recibir el archivo de impresión completo antes de producir el trazo. Si el trazado enviado al trazador no está completo, el trazador esperará indefinidamente. Para evitarlo, especifique un parámetro de tiempo de espera. El valor indica al trazador el tiempo que debe esperar a que lleguen los datos de trazado. Una vez superado el tiempo de espera, el trazador termina el trazado y traza los datos recibidos.


Los trazadores CalComp antiguos reciben datos demasiado rápido, lo que produce errores de desbordamiento del búfer. Si se produce dicho error, añada 20 caracteres de relleno al inicio de cada registro de trazado para evitar el error.


Los datos de trazado de CalComp se guardan como registros. Cada registro se inicia con uno o dos caracteres específicos denominados códigos Sync y finaliza con un carácter específico denominado código End Of Buffer (EOB) o End Of Message (EOM). Para validar el registro de trazado, utilice un carácter de suma de control (checksum).

El valor de tiempo de espera determina la cantidad de tiempo que esperará el trazador a que lleguen los datos. Si el trazador comienza a recibir un trazado, pero deja de recibirlo durante el tiempo de espera, el trazador termina el trazado y obliga a imprimir lo recibido.

Añada caracteres de relleno al registro de trazado para evitar que se produzcan errores debido al desbordamiento del búfer.


Determina qué hará el trazador con las líneas que se cruzan.


Controla el uso de CDCL.


Al combinar dos líneas de color distinto se crea un tercer color, por ejemplo, al fusionar una línea magenta con otra amarilla produce el color rojo en la intersección de las dos líneas.


Indica que, cuando se imprimen los vectores de intersección, se asignan los colores de los últimos vectores de intersección trazados. Por ejemplo, si se traza una línea amarilla y, a continuación, una línea roja que cruza la línea amarilla, la intersección será roja.


Seleccione un parámetro de calidad de trazado.


CDCL es un añadido de lenguaje de texto a la parte delantera o posterior de un archivo de trazado que se utiliza para cambiar los parámetros de funcionamiento.


Añade comandos CDCL a la parte delantera del trazado.


Añade comandos CDCL a la parte posterior del trazado.


Para introducir varios comandos CDCL sepárelos mediante punto y coma (;). Además, puede introducir cualquiera de los comandos CDCL incluidos en la documentación del trazador CalComp. Para introducir un archivo CDCL en el trazado, especifique la ruta y nombre de archivo precedidos por el símbolo menor que (<). Utilice un archivo CDCL para combinar varios comandos CDCL.


Guarda el dibujo actual.


Descarta los cambios realizados en los parámetros actuales.


Muestra información adicional sobre el cuadro de diálogo.