Copyright: Copyright © 2002 Autodesk, Inc. [v.e18.0.01] drv_DXB.HLP   Friday, March 14, 2003 15:13:06


Controlador de trazador DXB de AutoCAD [DXB - Controlador DXB]
Controlador de trazador DXB de AutoCAD

 Presentación general

Este controlador no perteneciente al sistema traza en archivos DXB (drawing interchange binary, binario de intercambio de dibujos). Esta función es compatible con el comando de AutoCAD CARGADXB y con el controlador DXB ADI de versiones previas de AutoCAD. Comparte las limitaciones del controlador ADI:

- Produce archivos DXB con enteros de 16 bits que sólo contienen vectores.

- La salida DXB es monocroma; todos los vectores son de 7 colores.

- No se admiten las imágenes de trama y objetos OLE incrustados.

- El controlador ignora el grosor de línea de los estilos de trazado y de objetos.

Para definir la máxima resolución de la salida DXB, utilice el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas. Debido a que los archivo DXB de 16 bits tienen espacio limitado para las coordenadas, los parámetros para la máxima resolución sólo están disponibles para tamaños de "papel" más pequeños. Si selecciona un valor alto para la máxima resolución y, a continuación, selecciona un tamaño de papel grande (por ejemplo, ANSI E), aparece una advertencia que indica que se ha reducido la resolución para aceptar el tamaño de trazado grande.

El control de la resolución influye sobre todo en el nivel de triangulación de los objetos. Si establece una resolución baja, los arcos, los círculos, el texto, etc. se dibujan con menor triangulación, mientras que con valores de resolución más altos se generan más segmentos de triangulación que crean un archivo de trazado más grande.

Entidades como los sólidos y líneas con altura de objeto se trazan con segmentos de línea con grosor de un punto. Al disminuir la resolución, disminuye el número de segmentos necesarios para rellenar estas entidades y disminuye también el tamaño del archivo DXB.

NOTA: Todas las referencias a AutoCAD, a menos que se especifique lo contrario, hacen referencia a todos los productos basados en AutoCAD.


Ayuda a las sugerencias para DXB

Este controlador ajeno al sistema admite la salida DXB de AutoCAD, un formato de archivo que sólo dispone de capacidades vectoriales.  Este controlador de archivos DXB no traza entidades con imágenes de trama; en su lugar, el controlador traza un rectángulo de contorno.


Proporciona información adicional acerca de los parámetros de este cuadro de diálogo.


El controlador reduce de forma automática la resolución a un valor inferior si la combinación de los tamaños de lámina y la resolución producen más de 32767 puntos en cualquier cota.


Introduzca la resolución máxima en puntos por pulgada para la salida de archivo DXB. El controlador reduce de forma automática la resolución a un valor inferior si la combinación de los tamaños de lámina y la resolución producen más de 32767 puntos en cualquier cota.


Pulse estas flechas para aumentar o disminuir el valor de la resolución máxima.


La resolución máxima es aquella que utiliza el controlador a menos que la lámina sea demasiado grande.


Cierra el cuadro de diálogo y guarda cualquier cambio realizado.


Cierra el cuadro de diálogo sin guardar ningún cambio realizado.