Copyright: Copyright © 2002 Autodesk, Inc. [v.e18.0.01] drv_ps.HLP   Friday, March 14, 2003 15:12:31


PostScript - Cuadro de diálogo Propiedades personalizadas [PS - Controlador PostScript]
PostScript - Cuadro de diálogo Parámetros personalizados

 Presentación general

El cuadro de diálogo Parámetros personalizados de PostScript controla los parámetros personalizados del controlador PostScript.

Para obtener otras sugerencias, véase "Información general del controlador PostScript".

Opciones:

Control de impresora

Imagen preliminar en miniatura en archivos EPS

Extensión y formato de impresión en archivo por defecto

Compresión de imágenes de trama

Gestor de errores PostScript personalizado


Códigos del trazador [PS - Controlador PostScript]
PostScript - Cuadro de diálogo Parámetros personalizados

 Control de impresora

Los controles de la impresora especifican los códigos que hay que enviar al trazador.

Enviar ^D al final del trazado

Envía a la impresora un código ^D al finalizar el trazado. Seleccione esta opción si está utilizando un canal de comunicación que utilice el protocolo estándar de Adobe. Si se conecta con otra plataforma, suprima este código; de lo contrario, recibirá un mensaje de error al imprimir el archivo.

Probablemente necesite un código ^D para evitar un error de tiempo de espera agotado si está imprimiendo en un trazador PostScript de red. También necesita un código ^D si está imprimiendo en un trazador PostScript conectado localmente a través del tratamiento diferido del Administrador de impresión de Windows (debido a un conflicto con una impresora de sistema Windows).

Enviar ^Z al final del trazado

Envía a la impresora un código ^Z al finalizar el trazado. Algunos dispositivos PostScript requieren un carácter especial ^Z al final del archivo.

Enviar gestor de errores PostScript a impresora

Envía un mensaje de error al trazador. Se imprime el mensaje de error después del trazado y describe el error producido.

Código Tokenize PostScript

Convierte el código PostScript en una secuencia binaria más corta, comprimiendo significativamente el archivo de salida. Si tiene problemas al utilizar el controlador PostScript, desactive esta opción.


Imagen preliminar en miniatura en archivos EPS [PS - Controlador PostScript]
PostScript - Cuadro de diálogo Parámetros personalizados

 Imagen preliminar en miniatura en archivos EPS

Controla el tipo de imagen de vista preliminar al imprimir en un archivo EPS. Los programas como Microsoft Word y Adobe PageMaker utilizan imágenes de vista preliminar para mostrar el aspecto final del archivo PostScript al insertar el archivo en un documento. Las imágenes preliminares en miniatura aumentan de forma considerable el tamaño del archivo de impresión. Para obtener archivos de impresión más pequeños, desactive estas opciones.

Incluir vista preliminar WMF

Especifica la inclusión de una imagen de vista preliminar de un Metarchivo de Windows al imprimir el dibujo en un archivo.

Incluir vista preliminar EPSF

Especifica la inclusión de una imagen de vista preliminar de un PostScript Encapsulado al imprimir el dibujo en un archivo. Utilice esta opción con las vistas preliminares de imágenes de aplicaciones Macintosh.


Extensión de archivo por defecto [PS - Controlador PostScript]
PostScript - Cuadro de diálogo Parámetros personalizados

 Extensión y formato de impresión en archivo por defecto

Especifica la extensión de archivo que se va a utilizar al imprimir un dibujo en un archivo. Si imprime directamente en un trazador, este parámetro no surte efecto.

EPS

Utiliza la extensión .eps al imprimir un dibujo en un archivo. Utilice este parámetro si va a utilizar el archivo en programas como Microsoft Word o Adobe PageMaker.

PS

Utiliza la extensión .ps al imprimir un dibujo en un archivo. Utilice este parámetro si va a copiar el archivo en una impresora.


Compresión de imágenes de trama [PS - Controlador PostScript]
PostScript - Cuadro de diálogo Parámetros personalizados

 Compresión de imágenes de trama

Controla la compresión de Codificación de longitud y ^B (Control-B) de AutoCAD. No tiene que configurar el trazador para utilizar este método de compresión.

Usar compresión ^B

Activa la compresión ^B.

RLE

Activa la compresión RLE.


Archivo de errores PostScript [PS - Controlador PostScript]
PostScript - Cuadro de diálogo Parámetros personalizados

 Gestor de errores PostScript personalizado

Puede especificar un archivo para los mensajes de errores. El archivo se descarga en la impresora, no en el gestor de errores por defecto de AutoCAD. No modifique este parámetro a menos que conozca a fondo el funcionamiento de los gestores de errores PostScript.


awt_ps


Botones estándar (ACEPTAR, CANCELAR, AYUDA), HIDOK
Cierra el cuadro de diálogo y guarda los cambios realizados.


Botones estándar (ACEPTAR, CANCELAR, AYUDA), HIDCANCEL
Cierra el cuadro de diálogo sin guardar los cambios realizados.


Botones estándar (ACEPTAR, CANCELAR, AYUDA), HID_HELP
Muestra información adicional sobre el cuadro de diálogo.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_PLOTTER_CODES
Precisa el código que quiere enviar para indicar el final de un trazado.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_CONTROL_D
Envía ^D al final del trazado. Seleccione esta opción si está utilizando un canal de comunicación que utilice el protocolo estándar de Adobe.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_CONTROL__Z
Envía ^Z al final del trazado. Algunos dispositivos PostScript requieren un carácter especial ^Z (Control-Z) al final del archivo.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_ERROR_HANDLER
Envía al trazador un gestor de errores. Si existe un error en el trazado, se imprimirá una página en la que se describirá el error.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_TOKENIZE_POSTSCRIPT_CODE
Los archivos PostScript no se procesan en token ni se codifican en formato binario. Esto sólo afecta a los dispositivos PostScript del Nivel 2 o superior.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_PREVIEW_THUMBNAIL_IN_EPS_FILES
Precisa el tipo de archivo (WMF o EPSF) cuando se trazan dibujos en un archivo.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_WMF_PREVIEW
Indica que quiere utilizar una imagen de vista preliminar WMF (Metarchivo de Windows) al trazar dibujos en un archivo.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_EPSF_PREVIEW
Indica que quiere utilizar una imagen de vista preliminar EPSF (PostScript encapsulado) al trazar dibujos en un archivo.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_FILE_EXTENSION
Precisa la extensión de archivo que quiere aplicar al archivo PostScript.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_EPS
Indica que quiere aplicar una extensión de archivo EPS a los archivos PostScript creados con esta configuración de trazador.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_PS
Indica que quiere aplicar una extensión de archivo PS a los archivos PostScript creados con esta configuración de trazador.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_COMPRESSION
Precisa si quiere compresión de datos bitonal para este archivo PostScript.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_CONTROL_B_COMPRESSION
Indica compresión ^B en archivos PostScript creados con esta configuración de trazador.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_RLE
Indica que se aplica la compresión RLE (Run Length Encoded, Ejecutar longitud codificada) al archivo PostScript actual.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_PS_ERROR_FILE
Muestra la ubicación del archivo gestor de errores PostScript.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_ERROR_HANDLER_FILE_NAME
Indica la ubicación del archivo gestor de errores PostScript que va a utilizar.


PLOT, PostScript, Propiedades personalizadas, HIDC_ERROR_HANDLER_BROWSE
Muestra el cuadro de diálogo Archivo en el que puede elegir el archivo gestor de errores PostScript que se va a utilizar.


Información general del controlador PostScript [PS - Controlador PostScript]
Información general del controlador PostScript

 Presentación general

Puede utilizar el controlador PostScript externo al sistema para imprimir dibujos en impresoras PostScript y en archivos PostScript. Utilice el formato de archivo PS para impresoras y el formato de archivo EPS para archivos. Si imprime en un puerto de hardware, la salida PS es automática. Si imprime en un archivo y pretende copiarlo en una impresora, configúrelo para salida PS.

El controlador tiene un cuadro de diálogo Propiedades personalizadas en el Editor de parámetros del trazador. Seleccione el nodo Propiedades personalizadas en la ficha Parámetros de dispositivos y documentos, y elija Propiedades personalizadas.

El controlador PostScript admite tres tipos de PostScript.

Nivel 1

Se utiliza para la mayoría de los trazadores.

Nivel 1,5

Se utiliza con trazadores que admiten imágenes en color.

Nivel 2

Si el trazador admite el PostScript Nivel 2, se utiliza para producir archivos de menor tamaño que se impriman de forma más rápida.

Las opciones de Código Tokenize PostScript y Compresión del cuadro de diálogo Propiedades personalizadas de PostScript reducen el tamaño del archivo de salida y mejoran la velocidad de impresión en los dispositivos que admiten estas opciones. Si tiene problemas en la impresión, intente desactivar todas las opciones. Si imprime correctamente sin optimizaciones, puede intentar activarlas de nuevo de una en una, para determinar las opciones que la impresora admite.

Algunas aplicaciones de programas de autoedición únicamente admiten PostScript de Nivel 1. Si tiene problemas al usar archivos EPS, pruebe con un nivel inferior de PostScript y desactive las optimizaciones descritas.

La inclusión de una imagen de vista previa en miniatura en el archivo EPS aumenta sustancialmente el tamaño del archivo, pero permite una vista previa rápida en muchas aplicaciones. La vista preliminar WMF es para Windows; la vista preliminar EPSF es para Macintosh y para otras plataformas.

NOTA: La inclusión de imágenes de vista preliminar puede triplicar el tamaño del archivo.

NOTA: Todas las referencias a AutoCAD, a menos que se especifique lo contrario, hacen alusión a todos los productos basados en AutoCAD.