Copyright: Copyright © 2002 Autodesk, Inc. [v.e18.0.01] drv_rast.HLP   Friday, March 14, 2003 15:12:23


Trama - Cuadro de diálogo Propiedades personalizadas [RAST - Controlador de trama]
Trama - Cuadro de diálogo Propiedades personalizadas

 Presentación general

Este cuadro de diálogo controla los parámetros personalizados del controlador de trama. Para obtener más información acerca de la configuración de dispositivos de trama, véase "Información de configuración de trama".

Para otras sugerencias, véase "Presentación general del controlador de trama".

Opciones:

Color de fondo

Girar líneas de barrido 90 grados


Color de fondo [RAST - Controlador de trama]
Trama - Cuadro de diálogo Propiedades personalizadas

 Color de fondo

Muestra una lista de colores: negro, rojo, amarillo, verde, cián, azul, magenta, blanco y "otros". Otros representa profundidades de salida indexadas y de color verdadero (24 y 32 bits). Las opciones son negro, blanco y otros para escala de grises, y negro y blanco para monocromo. Escoja Otro para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar color de AutoCAD.

Si está creando una salida en escala de grises, debe seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.


Girar líneas de barrido 90 grados [RAST - Controlador de trama]
Trama - Cuadro de diálogo Propiedades personalizadas

 Girar líneas de barrido 90 grados

Esta opción está disponible si se configura el formato de archivo de trama CALS. Seleccione esta opción para imprimir este archivo en un trazador CalComp. Puede especificar la forma de ejecutar las líneas de barrido para poder alinearlas con el movimiento del cabezal de impresión y disminuir significativamente el tiempo de impresión.


awt_rast


Botones estándar (ACEPTAR, CANCELAR, AYUDA), HID_RASTER_PROP_OK
Cierra el cuadro de diálogo y guarda los cambios realizados.


Botones estándar (ACEPTAR, CANCELAR, AYUDA), HID_RASTER_PROP_CANCEL
Cierra el cuadro de diálogo sin guardar los cambios realizados.


Botones estándar (ACEPTAR, CANCELAR, AYUDA), HID_RASTER_PROP_HELP
Muestra información adicional sobre el cuadro de diálogo.


PLOT, Controlador de trama, Propiedades personalizadas, HIDC_RASTER_BACK_LIST_LABEL HIDC_RASTER_BACKCOLOR_LIST
Precisa el color de fondo por defecto para el formato de archivo de trama.


PLOT, Controlador de trama, Propiedades personalizadas, HIDC_RASTER_TWIST_CHECKBOX
Indica que quiere imprimir este archivo en un trazador CalComp. Puede precisar si quiere alinear las líneas de exploración con el movimiento de la cabeza de impresión y puede mejorar significativamente el tiempo de impresión. Esta opción sólo se encuentra disponible si está configurando el formato de archivo de trama CALS.


Información general del controlador de trama [RAST - Controlador de trama]
Presentación general del controlador de trama

 Presentación general

Este controlador externo al sistema admite varios formatos de archivo de trama, entre los que se incluyen BMP de Windows, CALS, TIFF, PNG, TGA, PCX y JPEG. El controlador de trama se utiliza normalmente para imprimir en archivos para aplicaciones de autoedición.

Todos los formatos admitidos por este controlador, excepto uno, generan archivos de trama "sin dimensiones" con el tamaño especificado en píxeles, pero no en pulgadas ni en milímetros. El formato Dimensional CALS es para trazadores que admiten archivos CALS. Si un trazador acepta archivos CALS, debe especificarse un tamaño de papel real y una resolución. Especifique la resolución en puntos por pulgada en la ventana Gráficos vectoriales del Editor de parámetros del trazador.

Por defecto, este controlador sólo imprime en un archivo. Sin embargo, puede elegir Mostrar todos los puertos en la página Puertos del Asistente para añadir un trazador, o en la ficha Puertos del Editor de parámetros del trazador; todos los puertos del ordenador están disponibles para su configuración. Si está configurado para imprimir en un puerto, este controlador imprimirá en un archivo y, a continuación, copiará dicho archivo en el puerto especificado. Para imprimir correctamente, asegúrese de que el dispositivo conectado al puerto configurado puede aceptar y procesar el archivo. Para obtener más información, véase la documentación proporcionada por el fabricante del dispositivo.

El tipo, el tamaño y la profundidad de color del archivo de trama determinan el tamaño final del archivo. Si el ordenador tiene memoria y espacio en disco suficientes, puede generar un archivo con miles de megabytes cuya impresión tardará varios días. Cuando se selecciona un tamaño de trama, para reducir el tamaño del archivo utilice la profundidad de color mínima necesaria. Para obtener más información, véase "Memoria y espacio en disco necesarios para archivos temporales".

Puede configurar el color de fondo para trazados de trama en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas del Editor de parámetros del trazador. Si cambia el color de fondo, cualquier objeto trazado en dicho color será invisible.

Para obtener más información acerca del controlador de trama, véase "Información de configuración de trama". Puede seleccionar Ayuda en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas de trama del Editor de parámetros del trazador.

NOTA: Todas las referencias a AutoCAD, a menos que se especifique lo contrario, hacen alusión a todos los productos basados en AutoCAD.


Información de configuración de trama [RAST - Controlador de trama]
Información de configuración de trama

 Presentación general

En esta sección se facilita información específica para configurar la salida para archivos de formato de trama.

Temas:

   Formatos de trama admitidos

   Memoria y espacio en disco necesarios para los archivos temporales

   Color de fondo


Formatos de trama admitidos [RAST - Controlador de trama]
Información de configuración de trama

 Formatos de trama admitidos

El controlador de trama de Autodesk admite los siguientes formatos de archivos de trama:

BMP sin comprimir

TGA sin comprimir

Formato PCX - Zsoft packbits

TIFF sin comprimir

TIFF bitonal comprimido Group 4 2D

CALS1 - Group 4 2D bitonal

Dimensional CALS Type 1 (compresión CCITT G4 2D)

JFIF - JPEG comprimido

PNG 1.0

Precise el formato de archivo en la página Modelo de trazador del Asistente para añadir trazadores.

El nodo Soporte del Editor de parámetros del trazador proporciona una serie de tamaños de mapas de bits para el controlador de trama. Todos estos tamaños se imprimen con una relación altura/anchura de 1:1. Algunos de los formatos de archivo presentan una opción de color o monocromo y otra opción de profundidad de color (por ejemplo, 2 sombras de gris, 256 colores, etc.). Para especificar los parámetros gráficos, elija el nodo Gráficos en el nodo Parámetros del trazador y seleccione Gráficos vectoriales.

En la tabla siguiente se muestran los formatos de archivos de trama admitidos, las opciones de profundidad de color admitidas y la extensión del archivo de salida pertinente. En la columna Profundidad de color, indexado aparece en 8 bits, 256 colores; RGB es color verdadero (True Color) de 24 bits; y RGBA es color verdadero de 32 bits.

Formatos de archivos de trama admitidos

Formato	Profundidad de color	Extensión
BMP sin comprimir	Bitonal, escala de grises, indexado, RGB	.bmp
TGA sin comprimir	Indexado, escala de grises, RGB, RGBA	.tga
PCX - Zsoft packbits	Indexado, RGB	.pcx
TIFF sin comprimir	Bitonal, indexado, escala de grises, RGB, RGBA	.tif
TIFF Group 4 Compresión bitonal bidimensional	Bitonal, indexado, escala de grises, RGB, RGBA	.tif
CALS1 - G4 2D bitonal	Bitonal	.cal
Dimensional CALS	Bitonal	.cal
JFIF 5.0 - JPEG	Gris, RGB	.jpg
PNG 1.0	Bitonal, escala de grises, indexado, RGB, RGBA	.png
Opciones:

   Formatos de archivo BMP

   Formatos de archivo PCX

   Formatos de archivo TIFF


Formatos de archivo BMP [RAST - Controlador de trama]
Información de configuración de trama

 Formatos de trama admitidos

  Formatos de archivo BMP

Los archivos BMP son archivos de mapa de bits de Microsoft Windows. Estos archivos se pueden crear y leer en Windows Paint; todas las aplicaciones para Windows pueden importar este tipo de archivo.


Formatos de archivo PCX [RAST - Controlador de trama]
Información de configuración de trama

 Formatos de trama admitidos

  Formatos de archivo PCX

El formato de archivo PCX es la evolución de archivos creados con el programa PC Paintbrush original de Zsoft.


Formatos de archivo TIFF [RAST - Controlador de trama]
Información de configuración de trama

 Formatos de trama admitidos

  Formatos de archivo TIFF

TIFF (Tagged Image File Format, Formato de archivo de imágenes con etiquetas) es un formato de archivo de trama definido conjuntamente por Adobe y Microsoft.


Memoria y espacio en disco necesarios para los archivos temporales [RAST - Controlador de trama]
Información de configuración de trama

 Memoria y espacio en disco necesarios para los archivos temporales

Resulta costoso imprimir objetos de trama grandes, ya que los archivos pueden ser de gran tamaño. Una trama de 400 × 400 utiliza cuatro veces más memoria que una de 200 × 200. La profundidad de color también puede utilizar mucha memoria, dependiendo del formato del archivo. Las tramas en color verdadero (true color) pueden utilizar hasta 32 veces más memoria que una trama bitonales similar. Recuerde los aspectos relacionados con la memoria al configurar una impresión de trama de gran tamaño.

Al imprimir un trazado grande o una imagen de trama grande, se pueden crear varios tipos de archivos temporales. Asegúrese de que tiene suficiente espacio para los archivos temporales en las siguientes áreas de sus discos:

Directorio temporal de Windows: Windows utiliza este directorio para los archivos temporales. La variable de entorno de Windows TEMP determina su ubicación.

Directorio temporal de AutoCAD: los archivos temporales de AutoCAD se guardan en un directorio de archivos temporales. Este directorio se especifica en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones.

Directorio del sistema: la cola de impresión del sistema utiliza este directorio. Cuando una impresión se somete al tratamiento en diferido, es probable que una copia de los datos se encuentre temporalmente en este directorio.

Espacio de intercambio: Windows utiliza este espacio de intercambio cuando una operación requiere más RAM de la disponible. Puede configurar la ubicación del espacio de intercambio de Windows en el cuadro de diálogo Sistema del Panel de control de Windows. Asigne al menos un espacio de intercambio cinco veces superior a la RAM disponible. Por ejemplo, los modelos ACI y las imágenes de trama grandes necesitan una mayor cantidad de espacio de intercambio.

Dependiendo de la situación, puede que necesite miles de megabytes de espacio en disco para estos archivos temporales.


Color de fondo [RAST - Controlador de trama]
Información de configuración de trama

 Color de fondo

El controlador del trazador de trama es independiente del color de fondo seleccionado para el área de dibujo de AutoCAD. Puede seleccionar el color de fondo para trazados de trama en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas del Editor de parámetros del trazador. Todos los objetos que se impriman con el mismo color que el color de fondo serán invisibles en la imagen de trama. Si imprime en un formato de escala de grises, el color seleccionado se convierte en un valor de escala de grises al imprimirse.