Copyright: Copyright © 2002 Autodesk, Inc. [v.e18.0.01] nsyshnts.HLP   Friday, March 14, 2003 15:12:39


Presentación general de controladores de trazadores externos al sistema [NSYS - Controladores externos al sistema]
Presentación general de controladores de trazadores no pertenecientes al sistema

 Presentación general

La calidad de la impresión depende del contenido específico del dibujo y de los parámetros de configuración del trazador. Puede ajustar la configuración del trazador utilizando uno de los métodos siguientes:

Abra el Editor de parámetros del trazador. Elija Propiedades en el cuadro de diálogo Imprimir, o haga doble clic en el archivo PC3 de dicho trazador en la carpeta Plotters del producto.

Para algunos controladores, utilice el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas, disponible en el nodo Propiedades personalizadas del Editor de parámetros del trazador.

Si tiene problemas para imprimir en una impresora láser, intente utilizar otro controlador.

NOTA: Todas las referencias a AutoCAD, a menos que se especifique lo contrario, hacen alusión a todos los productos basados en AutoCAD.